Firma Beck Datentechnik Abt. Medizinprodukte Zur Götscher Mühle 25

40764 Langenfeld

Erklärung

(nichtkommerzieller, nichtmedizinischer Einsatz von ECCET) Hiermit erklären wir,

Anrede/Titel Vorname Name Institut/Firma Straße PLZ/Ort Telefon Telefax EMail

(bitte in Druckbuchstaben leserlich aufüllen)

daß wir die Software "ECCET", sowie damit verbundene oder ausgelieferte Nebenprogramme (im folgenden kurz "ECCET-Paket" genannt) nur für nichtkommerzielle, wissenschaftliche Zwecke einsetzen und nicht Dritten zugänglich machen werden. [...]

Insbesondere ist uns bekannt, daß das ECCET-Paket in seiner Gesamtheit weder eine CE- Kennzeichnung, noch eine Zulassung als Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktegesetzes besitzt und somit nicht zur Diagnostik oder anderen Anwendungen am Patienten eingesetzt werden darf.

Wir stellen die Programmautoren von allen sich aus der Installation und Benutzung des ECCET-Paketes ergebenden Ansprüchen (auch Dritter) frei.

[ X ] Wir beantragen hiermit eine Lizenz zur wissenschaftlichen Nutzung des ECCET-Paketes mit Gültigkeit für 1 Jahr für folgende Systemkennung:

Systemkennung^{[1]} | | | | | | | | | | | | |

Registriertext^{[2]}

(bitte in Druckbuchstaben leserlich aufüllen)

[ X ] Wir stimmen der Speicherung der oben gemachten Angaben zum Zwecke der Lizensierung der Software, sowie der Information über Produktupdates zu. Eine darüberhinausgehende Nutzung der Daten erfolgt nicht. Insbesondere erfolgt keine Nutzung der Daten zu Werbezwecken, die über die o.g. Information über Produktupdates hinausgehen und keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Ort, Datum, Unterschrift Firmen-/Institutsstempel

Hinweis zum kommerziellen oder medizinischen Einsatz:

ECCET steht als Gesamtsystem auch zum kommerziellen Einsatz (z.B. zu Zwecken der Materialprüfung oder der Visualisierung von Meßdaten) zur Verfügung. Hierzu ist eine gesonderte Lizenz erforderlich.

Für den medizinischen Einsatz ist eine Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz notwendig. Diese Zulassung wird z.Zt. für Teilsysteme von ECCET beantragt. Zur Nutzung dieser Teilsysteme in einem vom Medizinproduktegesetz erfaßten Kontext ist - nach Vorliegen der Zulassung - eine gesonderte Lizenz notwendig.

Bitte kontaktieren Sie uns ggf. bezüglich der Lizenzbedingungen.

[1] Die Systemkennung erhalten Sie, indem Sie eccet_lock aufrufen. Es handelt sich um 12 Zeichen aus dem Bereich 0-9 und a-f. [2] Der Registriertext wird in alle von ECCET erzeugten Bilder eingeblendet und ermöglicht die Zuordnung zu einzelnen Installationen. Er sollte maximal 20 Zeichen lang sein. Bitte wählen Sie einen Text, der eindeutig auf Ihr Institut (und ggf. die Abteilung sowie den betreffenden Rechner, falls Sie mehrere Eccet-Systeme betreiben) hinweist. Wir behalten uns vor den Text ggf. entsprechend zu ändern.