Heinrich Heine Universität Düsseldorf Abteilung für Informatik z.Hd. Herrn Prof. V. Aurich Universitätsstraße 1 40225 Düsseldorf

Erklärung

Hiermit erklären wir,

Name: Systemkennung

Vorname: Institutskürzel

EMail: Rechnerkürzel

Institut/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

die Software ϵccϵτ sowie damit verbundene oder ausgelieferte Teil- und Nebenprogramme (im folgenden kurz ”ϵccϵτ -Paket“genannt) nur für nichtkommerzielle, wissenschaftliche Zwecke einzusetzen und nicht Dritten zugänglich zu machen.

Insbesondere ist uns bekannt, daß das ϵccϵτ -Paket weder eine CE-Kennzeichnung, noch eine Zulassung als Medizinprodukt im Sinne des MPG besitzt und somit nicht zur Diagnostik oder anderen Anwendungen am Patienten eingesetzt werden darf. Wir stellen die Programmautoren von allen sich aus der Installation und Benutzung des

ϵccϵτ -Pakets ergebenden Ansprüchen (auch Dritter) frei.

Ort, Datum, Unterschrift